CEFUROXIME-BCPP 750 mg, 1.5 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju

Maksimalne cijene lijeka u KM (bez PDV-a) Režim izdavanja Oblik Cijena ZU* CEFUROXIME-BCPP, 750 mg, 5 staklenih bočica sa praškom […]