CEFTRIAXONE-BCPP 1000 mg, prašak za otopinu za injekciju/infuziju

Maksimalne cijene lijeka u KM (bez PDV-a) Režim izdavanja Oblik Cijena ZU* CEFTRIAXONE-BCPP, 1000 mg/1 bočica, prašak za otopinu za […]